\documentclass{article}
\usepackage{ulem}
\pagestyle{headings}
\begin{document}
\part{./run - howto start signing-milter}
singing-milter is designed to be supervised. It does not detach the current shell.\newline
The recommended way ist this script. In the simplest setup it's added to /etc/inittab

\begin{verbatim}

#! /bin/sh

exec < /dev/null
exec 2>&1

test -f /etc/default/signing-milter && . /etc/default/signing-milter

cd ${WORKDIR:-/etc/signing-milter}
exec env - /usr/sbin/signing-milter ${OPTIONS}
\end{verbatim}

\end{document}
